GMDD

8, 1375–1509, 2015 A description of PISCES-v2 O. Aumont et al.

Title Page Abstract Introduction Conclusions References Tables Figures

◀ ▶ ◀ ▶ Back Close Full Screen / Esc

Printer-friendly Version Interactive Discussion

Discussion Paper | Discussion Paper | Discussion Paper | Discussion Paper |

Figure 11. Annual mean SiO_3 concentrations in μmol Si L^{− 1} . Observations are from the World Ocean Atlas 2009 (Garcia et al., 2010). Panels are the same as on Fig. 10.

1500